en	Size: Mini

en	Decreased Move

en	Physical

en	Decreased Strength

en	Physical

en	Increased BS 0.25

en	Physical

en	Increased Dexterity

en	Physical

en	SM -

en	Physical

en	Hgt: 1yd; Wgt 15lb ; HM: 1/2