en	Size: Minute

en	Decreased Move

en	Physical

en	Decreased Strength

en	Physical

en	Increased BS 0.5

en	Physical

en	Increased Dexterity

en	Physical

en	SM -

en	Physical

en	Hgt: 10″; Wgt 0.47lb ; HM: 1/7