en	Size: Miniscule

en	Decreased Move

en	Physical

en	Decreased Strength

en	Physical

en	Increased BS 0.75

en	Physical

en	Increased Dexterity

en	Physical

en	SM -

en	Physical

en	Hgt: 7″; Wgt 0.15lb ; HM: 1/10