en	Tainted (@Disease@)

en	Tainted (Radiation)

en	Bulky

en	Fragile

en	-1 to HT, 3/4 normal DR

en	Hard to Use 1

en	-1 on rolls to operate.

en	Hard to Use 2

en	-2 on rolls to operate.

en	Hard to Use 3

en	-3 on rolls to operate.

en	Hard to Use 4

en	-4 on rolls to operate.

en	Unreliable

en	Roll HT to avoid breakage

en	Very Fragile

en	-2 to HT, 1/2 normal DR

en	TL5 Price Modifier

en	TL6 Price Modifier

en	TL7 Price Modifier

en	TL8 Price Modifier

en	TL9 Price Modifier

en	TL10 Price Modifier

en	TL11 Price Modifier

en	TL12 Price Modifier